Copyright: ©2000 Sonic Foundry, Inc.
Citation: ©2000 Sonic Foundry, Inc.


Acerca de este archivo

Este archivo de ayuda contiene temas de ayuda sensibles al contexto.

Revisado 15.09.00


Formato

Especifica el formato en el que se guardarán los datos de audio. Los archivos de audio se guardan normalmente en formato PCM. Sin embargo, es posible utilizar otros formatos para efectuar compresiones. Si tiene instalado el Administrador de compresión de sonido Microsoft (ACM), es posible guardar los archivos en diversos formatos de compresión, incluido el formato ADPCM de Microsoft.


Atributos

Muestra la frecuencia de muestra, el tamaño de muestra y si el archivo es mono o estéreo. Es posible volver a configurar dichos valores en las listas desplegables Frecuencia de muestra, Profundidad de bit y Canales.


Frecuencia de muestra

Especifica la frecuencia de muestra de los datos de audio. El valor de frecuencia de muestra indica el número de veces por segundo que se comprueba la posición de una forma de onda de un sonido. Una frecuencia de muestra elevada proporciona más información acerca de la amplitud de cambio de un sonido y, por lo tanto, una mayor fidelidad. Sin embargo, una frecuencia de muestra elevada requiere espacio de almacenamiento adicional.


Profundidad de bit

Especifica la profundidad de bit (o tamaño de la muestra) de los datos de audio. El valor Profundidad de bit indica el número de bits utilizados para almacenar cada muestra. Una profundidad de bit elevada produce audio de mayor fidelidad, pero también requiere espacio de almacenamiento adicional. Una profundidad de bit de menor valor requiere menos espacio de almacenamiento, pero tiende a mostrar ruido de cuantificación.


Canales

Especifica si el audio se guardará como un archivo estéreo o mono.

Nota: Cuando un archivo de audio mono se guarda en estéreo, los datos de mono se copian en ambos canales. Cuando un archivo estéreo se guarda como mono, los datos de ambos canales se mezclan por igual en el canal mono.