LIBRARY api-ms-win-ntuser-sysparams-l1-1-0

EXPORTS

EnumDisplayDevicesW@16
EnumDisplayMonitors@16
EnumDisplaySettingsExW@16
GetMonitorInfoW@8
GetSystemMetrics@4
SystemParametersInfoW@16
