LIBRARY api-ms-win-core-realtime-l1-1-0

EXPORTS

QueryIdleProcessorCycleTime@8
QueryIdleProcessorCycleTimeEx@12
QueryProcessCycleTime@8
QueryThreadCycleTime@8
QueryUnbiasedInterruptTime@4
