LIBRARY api-ms-win-core-firmware-l1-1-0

EXPORTS

GetFirmwareEnvironmentVariableA@16
GetFirmwareEnvironmentVariableExA@20
GetFirmwareEnvironmentVariableExW@20
GetFirmwareEnvironmentVariableW@16
SetFirmwareEnvironmentVariableA@16
SetFirmwareEnvironmentVariableExA@20
SetFirmwareEnvironmentVariableExW@20
SetFirmwareEnvironmentVariableW@16
