LIBRARY api-ms-win-core-firmware-l1-1-0

EXPORTS

GetFirmwareEnvironmentVariableA
GetFirmwareEnvironmentVariableExA
GetFirmwareEnvironmentVariableExW
GetFirmwareEnvironmentVariableW
SetFirmwareEnvironmentVariableA
SetFirmwareEnvironmentVariableExA
SetFirmwareEnvironmentVariableExW
SetFirmwareEnvironmentVariableW
